CONTENTS:00001487:none
CONTENTS:00001585:main
CONTENTS:00003876:batch
CONTENTS:00007556:set_clock
CONTENTS:00008466:memory_test
CONTENTS:00012234:rpt_config
CONTENTS:00013288:rpt_dev_drvrs
CONTENTS:00015515:rpt_cmos_tbl
CONTENTS:00016372:rpt_interrupts
CONTENTS:00018304:bench_hdisk
CONTENTS:00020811:bench_main
CONTENTS:00023056:bench_video
CONTENTS:00025354:bench_save
CONTENTS:00025585:setup_activity_log
CONTENTS:00027812:show_activity_log
CONTENTS:00028327:test_sysbd
CONTENTS:00030061:test_prn
CONTENTS:00031004:test_ser
CONTENTS:00031556:test_par
CONTENTS:00032076:test_flop
CONTENTS:00033741:test_hard
CONTENTS:00035468:test_video
CONTENTS:00037460:test_kbd
CONTENTS:00039165:test_joy
CONTENTS:00039921:test_mouse
CONTENTS:00040395:test_clock
CONTENTS:00042221:test_mem
CONTENTS:00045756:log_printer
CONTENTS:00046330:log_graphics
CONTENTS:00046827:ram_locate
CONTENTS:00050055:ram_summary
CONTENTS:00052187:ram_find
CONTENTS:00054682:ram_setup
CONTENTS:00056548:register_user
CONTENTS:00056904:memmap_base
CONTENTS:00059366:memmap_int
CONTENTS:00061050:memmap_tsr
CONTENTS:00061525:memmap_nothing
CONTENTS:00000000:memmap_hiram
CONTENTS:00062819:memmap_ebios
CONTENTS:00063212:memmap_vram
CONTENTS:00063634:memmap_available
CONTENTS:00064112:memmap_rom
CONTENTS:00064510:memmap_ems
CONTENTS:00065160:report_detail
CONTENTS:00065851:custom_heading
CONTENTS:00066262:modify_tools
eckIt checkit.hlp Date: 08/21/90, Release: 3.0.


HELP:none:Keine Hilfe verfügbar
Für diesen Teil des Programms existiert kein Hilfetext.
END.

HELP:main:Hauptmenü
                          Willkommen in CheckIt
                          ---------------------

CheckIt ist ein Diagnoseprogramm zur Qualitäts- und Funktionskontrolle von
Personalcomputern, die das  Betriebssystem MS-DOS verwenden.  CheckIt kann
Protokolle Ihrer  Hardware-Konfiguration und  der verwendeten  Systemteile
erstellen,   Hardware-Komponenten   Ihres   Systems   testen   sowie   die
Leistungsfähigkeit  der  Hauptfunktionen  Ihres  Rechners  messen  und das
Ergebnis grafisch aufbereitet anzeigen.

Mit  CheckIt  können   PC-Anwender  prüfen,  ob   ihr  Rechner  zu   einem
PC-DOS-Gerät funktionell voll kompatibel ist und ob sämtliche Bestandteile
korrekt funktionieren.

Sie entnehmen den  von CheckIt erstellten  Protokollen auch, welche  Hard-
und Software auf  dem getesteten Rechner  bereits installiert sind.  Diese
Informationen sind wichtig, wenn Sie sich mit einem neuen Rechner vertraut
machen möchten oder einen technischen Kundendienst anrufen. Darüber hinaus
erleichtern diese Informationen die Installation neuer Hardware.

Zudem haben  Sie die  Möglichkeit, die  Verarbeitungsgeschwindigkeit Ihres
Rechners mit der anderer Geräte zu vergleichen.


                    Die Funktionsbereiche von CheckIt
                    ---------------------------------

Das Hauptmenü von CheckIt enthält die folgenden Pull-down-Menüs:

Systemdaten:    Anzeige von Übersichten über Hard- und Software.

Tests:          Auswahl und Aufruf der verschiedenen Tests.

Leistungswerte: Vergleich der Verarbeitungsgeschwindigkeit des getesteten
                Rechners mit der anderer Systeme.

Dienste:        Darstellung des RAM-Chiplayout von Speicherkarten,
                Einstellung von Datum und Zeit der Echtzeituhr oder Aufruf
                eines anderen Programms.

Vorgaben:       Auswahl von Farb- oder Monochromanzeige für den Bildschirm
                und Festlegung des Ausgabegeräts für das Testprotokoll
                (Datei und/oder Drucker).

Ende:           Beenden von CheckIt und Rückkehr zu DOS.

Die einzelnen Optionen des Menüsystems steuern Sie mit den Pfeiltasten an.
Die jeweils markierte Option wird in einem Informationsfenster am unteren
Bildschirmrand beschrieben.
END.

HELP:batch:Kombinationen...
Mit dieser Option lassen sich die Testmöglichkeiten von CheckIt speziellen
Anforderungen anpassen. Sie ist in erster Linie für die Experten unter den
Benutzern gedacht, z.B. Servicetechniker.

Diese Option bewährt sich vor allem in den folgenden Situationen:

  * Wiederholte  Durchführung  eines  Tests,  wenn  ein  Bauteil einen nur
    sporadisch auftretenden Fehler aufweist.

  * Zusammenstellung  einer   verkürzten  Testreihe,  die  nur   bestimmte
    Komponenten untersucht. Dies ist besonders nützlich für Anwender,  die
    regelmäßig Rechner testen.

  * Durchführung von Dauertests neu installierter Geräte.

An diesem Bildschirm können Sie  alle Tests mit ihren Optionen  einstellen
und die ausgewählten Tests anschließend unbeaufsichtigt ablaufen lassen.


Unbeaufsichtigte Tests  Im  oberen Bildschirmbereich sind sämtliche  Tests
                        aufgeführt,   die   während   des   Ablaufs  keine
                        Benutzereingaben  erfordern.  Dies  sind die Tests
                        des Speichers,  der Festplatte(n),  der Disketten,
                        der  Hauptplatine,  der   Echtzeituhr  sowie   der
                        Seriell- und Parallel-Ports.

Interaktive Tests       Bei  den Tests  im mittleren Bereich  muß das   zu
                        testende  Gerät  bedient  oder  das   Testergebnis
                        bestätigt  werden.  Zu  dieser  Gruppe gehören die
                        Tests des Druckers, des Bildschirms, der Tastatur,
                        der Maus und des Joysticks.

Stapelkontrollen        Diese   Felder  steuern   die  Durchführung    von
                        Testkombinationen.  Sie  können  darin  festlegen,
                        wohin  das   Testprotokoll  ausgegeben,   wieviele
                        Testdurchläufe  durchgeführt  und  ob  die   Tests
                        nach   Ermittlung   eines   Fehlers   unterbrochen
                        werden sollen.

HINWEIS: Wenn Sie mehrere Testdurchläufe durchführen und die Ergebnisse in
         eine  Datei  schreiben  oder  über  den  Drucker ausgeben lassen,
         protokolliert CheckIt das Testergebnis nur auf diese Weise.   Auf
         ein speicherresidentes  Protokoll wird verzichtet, um  zu vermei-
         den,  daß bei sehr langen Testläufen  die Speicherkapazität nicht
         ausreicht.

                     Speichern einer Testkombination
                     -------------------------------

Sie  können  eine  ausgewählte  Testkombination in der Konfigurationsdatei
abspeichern.  Beim  nächsten  Programmaufruf  werden die Einstellungen der
Kombination dann automatisch geladen.

                      Ausführen der Testkombination
                      -----------------------------

Wenn die Testkombination  festgelegt ist, geben  Sie bei der  Aufforderung
"Kombination starten?" "J" ein und  bestätigen mit RETURN. Wenn Sie  Tests
ausgewählt haben,  die eine  Vorbereitung erfordern  (z.B. Anbringen eines
Prüfschleifensteckers, Einlegen einer  Diskette), wird vor  Testbeginn die
entsprechende Aufforderung eingeblendet.

Wurden nur Tests ausgewählt, die keine Benutzereingaben erfordern,  können
Sie  Ihren  Rechner  während  der  Tests  unbeaufsichtigt  lassen  und die
Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt einsehen.

Tests nicht installierter Geräte  werden übersprungen. So ist  es möglich,
dieselbe  Testkombination  für  unterschiedlich  ausgestattete  Rechner zu
verwenden.

Weitere  Informationen  zur  Auswahl  von  Testkombinationen finden Sie in
Kapitel 10 des Handbuchs.
END.

HELP:set_clock:Echtzeituhr einstellen
Mit  dieser  Option  können  Sie  Datum  und  Zeit der batteriegepufferten
CMOS- und der DOS-Uhr einstellen. Sind häufige Korrekturen der  Zeitangabe
erforderlich, benötigen Sie möglicherweise eine neue Batterie.

                            Datumseinstellung
                            -----------------

Markieren Sie das Datumsfeld mit  den Pfeiltasten und drücken Sie  RETURN.
Geben Sie  das aktuelle  Datum im  Format TT.MM.JJJJ  ein und  drücken Sie
erneut RETURN. Der 21. Januar 1990 wird also als 21.01.1990 eingegeben.

                             Zeiteinstellung
                             ---------------

Markieren Sie  das Zeitfeld  mit den  Pfeiltasten und  drücken Sie RETURN.
Geben  Sie  die  aktuelle  Zeit  im  24-Stunden-Format ein und drücken Sie
erneut  RETURN.  8   Uhr  5  abends   wird  also  als   20.05  eingegeben.
END.

HELP:memory_test:Arbeitsspeichertest
Sie können nun die Parameter für den Speichertest festlegen. Standardmäßig
ist  ein  Schnelltest  aller  Speichertypen  vorgesehen. Im folgenden wird
erläutert, wie Sie diesen Test variieren können.

               Nur einen bestimmten Speicherbereich testen
               -------------------------------------------

Wenn  Sie  ein  Speicherproblem  auf  einen bestimmten Bereich eingegrenzt
haben, können  Sie CheckIt  nur diesen  Bereich testen  und die Ergebnisse
protokollieren  lassen.  Diese  Testmethode  eignet  sich  besonders,  nur
sporadisch  auftretende  Fehler  zu  ermitteln.  Hierzu  testen  Sie   den
fraglichen Bereich mehrfach.

HINWEIS: Sie  können   bestimmte  Speichertypen  vom  Test   ausschließen,
         wenn  Sie  als  Start-  und  Endadresse  denselben  Wert angeben.
         Beachten  Sie,  daß  dabei  der rechts angezeigte Hexadezimalwert
         ausgeblendet wird.

               Dem System nicht bekannten Speicher testen
               ------------------------------------------

Wenn ein bestimmter  Speicherabschnitt defekt ist,  kommt es vor,  daß der
nach  dem  Einschalten  ausgeführte  Selbsttest  diesen  Bereich als nicht
installiert  behandelt.  Wenn  CheckIt  die Systemkonfiguration überprüft,
wird  der  obere  Speicherbereich  ausgelassen.  Testen Sie in diesem Fall
den  fraglichen  Speicherbereich,  den  das  System nicht erkennt, von dem
SIE  jedoch  wissen,  daß  er  existiert.  Auf  diese  Weise  können   Sie
herausfinden, welcher Speicherchip defekt ist, und diesen ersetzen.

                      Testen von Expansionsspeicher
                      -----------------------------

Aufgrund der Besonderheiten von Expansionsspeichern sollten Sie immer  den
gesamten Expansionsspeicherbereich  testen. Ausführliche  Informationen zu
diesem Thema finden Sie in den entsprechenden Hinweisen des Handbuchs.

                     Schnelle oder gründliche Tests?
                     -------------------------------

Wenn das Feld  "Nur Schnelltest" mit  "J" eingestellt ist,  testet CheckIt
jeden  Speicherblock  einmal  und   verwendet  dabei  ein   Pseudozufalls-
Testmuster.   Hierdurch  lassen   sich  die   gängigsten  Speicherprobleme
ermitteln. Dieser Test sollte in der Regel ausreichen. Geben Sie in diesem
Feld "N" an, wird jeder Speicherblock mit 8 weiteren Testmustern getestet.

                        Anzahl der Testdurchläufe
                        -------------------------

Wenn  Sie  Grund  zu  der  Annahme  haben,  daß der Speicher nicht korrekt
arbeitet,  ein  einzelner  Testdurchlauf  jedoch  keinen  Fehler  anzeigt,
handelt  es  sich  zumeist  um  eine  sporadisch auftretende Fehlfunktion.
Solche  Probleme  lassen  sich  am  besten  ermitteln,  wenn  Sie den Test
wiederholen. Geben  Sie hierzu  im Feld  "Testdurchläufe" an,  wie oft der
Test wiederholt werden soll. Sie  können anstelle einer Zahl auch  "D" für
"Durchgehend" eingeben und so festlegen, daß der Test so  lange wiederholt
werden  soll,  bis  Sie  ihn  mit  ESC  abbrechen.  Wird  trotz   mehrerer
Testdurchläufe  und  in  einem   gründlichen  Test  dennoch  kein   Fehler
ermittelt,  wird  das  Problem  aller  Wahrscheinlichkeit nach nicht durch
einen defekten Chip verursacht.

HINWEIS: Wenn  Sie  mehrere  Testläufe  durchführen und die Ergebnisse  in
         eine  Datei  schreiben  oder  über  den Drucker ausgeben  lassen,
         protokolliert  CheckIt  das  Testergebnis  nur  auf  diese Weise.
         Auf  ein  speicherresidentes  Protokoll   wird  in  diesem   Fall
         verzichtet,  um  zu  vermeiden,  daß  bei  sehr langen Testläufen
         die Speicherkapazität nicht ausreicht.
END.

HELP:rpt_config:Systemdaten
Dieser Bildschirm listet die  auf Ihrem Rechner installierte  Hardware und
das  verwendete   Betriebssystem  auf.   Sie  können   in  Ihren   Rechner
"hineinsehen", ohne ihn dazu öffnen zu müssen.

Die  angezeigten  Informationen  können   in  den  folgenden   Situationen
hilfreich sein:

 * Sie  wollen  wissen,  ob  Ihr  Rechner  die hard- und softwarebezogenen
   Mindestanforderungen  zur   Installation  eines   neuen  Gerätes   oder
   Programms erfüllt.

 * Sie rufen den technischen Kundendienst an, der genaue Angaben  zu Ihrem
   Rechner benötigt.

 * Sie arbeiten mit einem Ihnen nicht vertrauten Rechner und möchten  sich
   einen Überblick über seine wichtigsten technischen Daten verschaffen.

Den obersten Bildschirmzeilen können Sie die installierte DOS-Version  und
Informationen  zum  BIOS  des  Rechners  entnehmen. Der Rest der Übersicht
zeigt die aktuelle Hardwarekonfiguration Ihres Rechners an.

Die einzelnen Angaben sind in Kapitel 5 des Handbuchs ausführlich erklärt.
END.

HELP:rpt_dev_drvrs:Gerätetreiber
Dieser   Bildschirm    zeigt   eine    Liste   sämtlicher    block-    und
zeichenorientierter   Gerätetreiber   an,   die   im   getesteten  Rechner
installiert  sind.  Die   Liste  ist  häufig   zu  lang,  um   auf   einer
Bildschirmseite angezeigt werden zu können. In diesem Fall können Sie  die
restlichen Eintragungen mit den Pfeiltasten einblenden.

Blockorientierte  Gerätetreiber  werden  für  Festplatten  und   Disketten
benötigt.  Alle   übrigen  Geräte,   einschließlich  der   Tastatur,   der
Seriell-Ports   und   des   Bildschirms,   verwenden    zeichenorientierte
Gerätetreiber.

Die  Informationen  dieser  Liste  werden  in  den  nachstehenden Absätzen
genauer erläutert.

  Seg:Off     In dieser Spalte ist die Speicheradresse des  Gerätetreibers
              angegeben. Die Werte entsprechen der hexadezimalen Wert  des
              Segments bzw. des Offset.

  Laufwerk(e) Diese Spalte  bezieht sich nur  auf blockorientierte  Geräte
              und  listet  Anzahl  und   Namen  der  von  diesem   Treiber
              gesteuerten Laufwerke auf.

  Name        Diese  Spalte   bezieht  sich   nur  auf  zeichenorientierte
              Geräte und zeigt die  Namen der Treiber an.  Der Treibername
              des Seriell-Ports ist z.B. COM1.

  Attr.       Die  Angabe in  dieser Spalte entspricht  dem  hexadezimalen
              Attributbyte  des  Treibers.  Die  nächsten  beiden  Spalten
              enthalten  Informationen,  die  sich  diesem  Wert entnehmen
              lassen.

  DOS         In   dieser   Spalte  ist   angegeben,  welche   DOS-Version
              mindestens  installiert  sein    muß,  damit   der   Treiber
              korrekt  arbeitet.   Vergewissern  Sie  sich,   daß  die  im
              Konfigurationsbildschirm  angezeigte  DOS-Version mindestens
              derjenigen entspricht, die Ihre Gerätetreiber benötigen.

  Verwen-     In  dieser  Spalte  sind  weitere wichtige Eigenschaften der
  dungsweise  Gerätetreiber  angegeben.  Ein  vollständige  Übersicht über
              Verwendungsweise und Bedeutung finden  Sie in Kapitel 9  des
              Handbuchs.
END.

HELP:rpt_cmos_tbl:CMOS-Tabelle
Dieser  Bildschirm  zeigt  für  AT-   und  386er-Rechner   die   aktuellen
Einstellungen des batteriegepufferten CMOS-Speichers.

Diese Informationen sind in den folgenden Situationen nützlich:

 * Wenn Sie  feststellen wollen, ob fehlerhafte Daten des  Konfigurations-
   bildschirms auf einer falschen Einstellung des CMOS-Speichers  beruhen.

 * Wenn  Sie die  Informationen  speichern  oder ausdrucken wollen, um sie
   später  einsehen  zu können. Muß  der  CMOS-Speicher  neu  konfiguriert
   werden,  können  Sie   die   Werte  dann  aus  dieser   Sicherungskopie
   übernehmen.

Sie können diese Einstellungen  ändern; hierzu verwenden Sie  das Programm
SETUP, das mit Ihrem Rechner ausgeliefert wurde.

Weitere Erläuterungen  zu diesem  Bildschirm finden  Sie in  Kapitel 8 des
Handbuches.
END.

HELP:rpt_interrupts:Interrupts
Dieser  Bildschirm  listet   die  Geräte  und   Programme  auf,  die   die
Hardware-Interrupts  (IRQs)  Ihres  Rechners  benutzen. Außerdem wird eine
Liste von Standardzuweisungen der DMA-Kanäle angezeigt.

Diese Informationen sind in den folgenden Situationen wichtig:

 * Wenn  Sie  eine  neue  Erweiterungskarte  mit  den  richtigen IRQ-  und
   DMA-Einstellungen  konfigurieren   wollen,  ohne   dazu  die   aktuelle
   Konfiguration der bereits installierten Karten ermitteln zu müssen.  So
   lassen sich Kollisionen der Einstellungen von vorneherein vermeiden.

 * Wenn  Sie  bestehende   Interrupt-Kollisionen  ohne  die  sonst   dazu
   erforderliche "Versuch-und-Irrtum" Methode beheben wollen.

HINWEIS: CheckIt stellt  nur dann fest,  ob ein Interrupt  verwendet wird,
         wenn der  entsprechende Gerätetreiber  installiert und  aktiviert
         ist.  Um  einen  korrekten  Bericht  zu  erhalten,  ist  es daher
         erforderlich,  erst  den  Treiber  zu  installieren  und dann den
         Bericht abzurufen.

                           [Cascade]-Interrupt
                           -------------------

Wenn  Sie  einen  AT  oder  386er-Rechner  testen, erscheint als Interrupt
"[Cascade]". Näheres entnehmen Sie bitte Kapitel 7 des Handbuchs. Beachten
Sie  jedoch,  daß  Hard-  oder  Software,  die  zur  Verwendung  von IRQ 2
konfiguriert ist, zu IRQ 9 umgeleitet wird. Dies ist normal und zeigt kein
Problem an.

                               DMA-Kanäle
                               ----------

Im  Gegensatz  zur   Interrupt-Liste  wird  in   der  DMA-Liste  nur   die
standardmäßige  Verwendung  der  verfügbaren  Kanäle  durch DOS angezeigt.
Sonstige Hard- und Software wird nicht aufgeführt. Obwohl die Liste  nicht
vollständig ist, kann sie  dennoch herangezogen werden, um  festzustellen,
welche Kanäle belegt sind.
END.

HELP:bench_hdisk:Leistungswerte der Festplatte
Dieser  Bildschirm  gibt  Auskunft  über  zwei  wesentliche  Aspekte   der
Leistungsfähigkeit Ihrer Festplatte:

                              Zugriffszeit
                              ------------

MITTLERE ZUGRIFFSZEIT Dies  ist  die   Zeit,  die  ein   Schreib/Lese-Kopf
                      durchschnittlich  benötigt,  um  von  einer  Spur zu
                      einer anderen zu gelangen.

ZUGRIFF PRO SPUR      Dieser Wert gibt die Zeit an, die benötigt wird,  um
                      den  Schreib/Lese-Kopf  von  einer  Spur  zu   einer
                      angrenzenden Spur  zu bewegen.  Das Ergebnis  dieses
                      Tests  zeigt  also  die  minimale  Zugriffszeit  der
                      Festplatte.

Die Zugriffszeit ist  der Hauptfaktor zur  Ermittlung der Gesamtzeit,  die
benötigt wird, um auf Daten der Festplatte zuzugreifen.

                       Übertragungsgeschwindigkeit
                       ---------------------------

Diese  Messung  ermittelt  die  reine  Übertragungsgeschwindigkeit   Ihrer
Festplatte. Dieser Wert wird durch folgende Faktoren beeinflußt:

Interleave      Wenn dieser Wert  falsch eingestellt wird, kann  dies  zur
                Folge  haben,  daß  Ihr  Rechner  nur  ein  Zehntel seiner
                normalen  Verarbeitungsgeschwindigkeit  erreicht.  Auf den
                meisten Personalcomputern beträgt der Interleave-Faktor 3.

Disk-Cache      Durch die Verwendung von Disk-Caching-Software läßt   sich
                die Leistungsfähigkeit einer Festplatte enorm steigern.

Weitere  Informationen  zur  Leistung  Ihrer  Festplatte und dazu, wie Sie
diese erhöhen können, finden Sie in Kapitel 22 des Handbuches.

                    Ergebnisse vergleichen/speichern
                    --------------------------------

CheckIt  vergleicht  die  Leistungswerte  Ihres Rechners standardmäßig mit
denen  eines  IBM  PC-XT.  Möchten  Sie  jedoch  die  Leistungswerte Ihres
Rechners als Vergleichswerte  heranziehen, wählen Sie  "S" für die  Option
"Speichern" und geben Sie einen Namen für das  Testergebnis ein. Das Test-
ergebnis wird  dann von  CheckIt in  der  Konfigurationsdatei  gespeichert.

Testen  Sie  nun  zu  einem  späteren  Zeitpunkt einen anderen Rechner mit
CheckIt, so können Sie seine Leistungswerte mit den zuvor  abgespeicherten
vergleichen. Wählen Sie hierzu "V" für die Option "Vergleich zu ...".
END.

HELP:bench_main:Leistungswerte von CPU/NPU
Dieser Bildschirm  zeigt Informationen  zu zwei  wesentlichen Aspekten der
Gesamtleistung Ihres Rechners an.  Diese Daten helfen Ihnen  zu ermitteln,
für welche Anwendung ein bestimmter Rechner am besten geeignet ist.


                    CPU-Geschwindigkeit (DHRYSTONES)
                    --------------------------------

Dieser Wert entspricht der reinen Rechenleistung Ihres  Personalcomputers.
Er gibt  die Verarbeitungsgeschwindigkeit  der Zentraleinheit  (CPU) Ihres
Rechners an. Das obere Fenster vergleicht in einer grafischen  Darstellung
diesen Meßwert  mit einem mit  4,77 MHz getakteten  Original  PC/XT-Gerät.
Unterhalb  des  Balkendiagramms  wird  der  für den Rechner gemessene Wert
sowie der Prozessortyp und dessen aktuelle Taktgeschwindigkeit angegeben.

                    NPU-Geschwindigkeit (WHETSTONES)
                    --------------------------------

Der  Meßwert  im  unteren  Fenster  gibt  an,  wie schnell Ihr Rechner ein
WHETSTONE (Einheit der Geschwindigkeit von Gleitkommarechnungen) ermitteln
kann. Die Kenntnis dieses Wertes  ist wichtig, wenn Sie auf  Ihrem Rechner
Tabellenkalkulations-,  CAD/CAM-  oder  andere  rechenintensive  Programme
verwenden. Durch  den Einbau  eines mathematischen  Koprozessors läßt sich
der  Wert   um  das   Fünf-  bis   Zehnfache  verbessern.   Unterhalb  des
Balkendiagramms   wird   der   Typ   und   die   Leistungsfähigkeit  eines
installierten Koprozessors angezeigt.

                     Ergebnisse vergleichen/speichern
                     --------------------------------

CheckIt  vergleicht  die  Leistungswerte  Ihres Rechners standardmäßig mit
denen  eines  IBM  PC-XT.  Möchten  Sie  jedoch  die  Leistungswerte Ihres
Rechners als Vergleichswerte  heranziehen, wählen Sie  "S" für die  Option
"Speichern" und geben Sie einen Namen für das Testergebnis ein. Das  Test-
ergebnis wird  dann von  CheckIt in  der  Konfigurationsdatei  gespeichert.

Testen  Sie  nun  zu  einem  späteren  Zeitpunkt einen anderen Rechner mit
CheckIt, so können Sie seine Leistungswerte mit den zuvor  abgespeicherten
vergleichen. Wählen Sie hierzu "V" für die Option "Vergleich zu ...".
END.

HELP:bench_video:Leistungswerte des Bildschirms
Dieser  Test  ermittelt  die  Geschwindigkeit Ihrer Bildschirmkarte. Dabei
werden  zwei  Verfahren  verwendet.  Die Bildschirmgeschwindigkeit ist ein
wichtiger  Leistungsfaktor  für  bildschirmintensive  Anwendungen  wie zum
Beispiel Textverarbeitungsprogramme oder Bildschirm-Treiber.


                          BIOS-Bildschirmaufbau
                          ---------------------

Dieser Leistungswert gibt an, wie schnell Ihr Rechner Daten über das  BIOS
am Bildschirm  anzeigen kann.  Die Bildschirmtreiberprogramme  von DOS und
viele ältere Programm  verwenden dieses Verfahren,  um Text am  Bildschirm
darzustellen.  Einige  Bildschirmkarten  stellen  eigene Gerätetreiber zur
Verfügung,   die   geladen   werden   können   und   die   die   grafische
Leistungsfähigkeit verbessern.

                        Direkter Bildschirmaufbau
                        -------------------------

Dieser Test ermittelt, wie schnell Ihr Rechner Daten direkt am  Bildschirm
wiedergibt.  Bei  diesem  Verfahren  wird  das  BIOS  umgangen  und   eine
schnellere  grafische  Wiedergabe  am  Bildschirm  erreicht.  Die Mehrzahl
neuerer  Anwenderprogramme  (darunter  auch Textverarbeitungsprogramme und
DOS-Shells) verwenden dieses Verfahren.

Obgleich dieser  Test im  Textmodus ausgeführt  wird, kann  die ermittelte
Geschwindigkeit relativ auf grafische Anwendungen übertragen werden.  Hohe
Leistungswerte bedeuten, daß  Ihr Rechner sich  gut für CAD-Programme  und
für Programme wie Windows eignet.


                    Ergebnisse vergleichen speichern
                    --------------------------------

CheckIt  vergleicht  die  Leistungswerte  Ihres Rechners standardmäßig mit
denen  eines  IBM  PC-XT.  Möchten  Sie  jedoch  die  Leistungswerte Ihres
Rechners als Vergleichswerte  heranziehen, wählen Sie  "S" für die  Option
"Speichern" und geben  Sie einen Namen für das Testergebnis ein. Das Test-
ergebnis  wird  dann von  CheckIt in  der Konfigurationsdatei gespeichert.

Testen  Sie  nun  zu  einem  späteren  Zeitpunkt einen anderen Rechner mit
CheckIt, so können Sie seine Leistungswerte mit den zuvor  abgespeicherten
vergleichen. Wählen Sie hierzu "V" für die Option "Vergleich zu ...".
END.

HELP:bench_save:Leistungswerte speichern
Geben Sie einen Namen (max. 10 Zeichen) für die aktuellen Ergebnisse  ein.
Mit "V" können Sie diese dann zu einem Vergleich mit den Ergebnissen eines
weiteren Tests heranziehen.
END.

HELP:setup_activity_log:Vorgaben für das Testprotokoll
CheckIt führt  ein Protokoll  der getesteten  Bauteile und  der jeweiligen
Testergebnisse.  Dieses  wird  am  Ende  jedes  Tests,  bei dem ein Fehler
gefunden wurde, auf dem Bildschirm angezeigt. Das vollständige  Protokoll,
das die bestandenen und die  nicht bestandenen Tests auflistet, kann  auch
in eine Datei geschrieben und/oder über einen Drucker ausgegeben werden.

Bildschirm      Das Fehlerprotokoll wird nur dann am Bildschirm angezeigt,
                wenn während eines Tests Fehler festgestellt werden.

Disk./Platte    Die  Testergebnisse   werden  in  der  Datei   CHECKIT.LOG
                protokolliert. Diese Datei  wird im aktuellen  Verzeichnis
                angelegt (bzw.  überschrieben). Während  der Arbeitssitzung
                mit CheckIt werden die laufenden Ergebnisse jeweils an das
                Ende der Datei angehängt.

Drucker         Wenn Sie  diese Option wählen, werden die  Ergebnisse  der
                beendeten  Tests  an  den  an LPT1 angeschlossenen Drucker
                gesendet.  Kurz  bevor  die  ersten  Daten  an den Drucker
                gesendet werden,  wird ein  Meldung eingeblendet,  die Sie
                auffordert den Drucker vorzubereiten.

Disk./Platte    Mit dieser Option können  Sie das Fehlerprotokoll in  eine
und  Drucker    Datei schreiben und gleichzeitig über den Drucker ausgeben
                lassen.

                           Name des Protokolls
                           -------------------

Wenn Sie  das Testprotokoll  in eine  Datei und/oder  zum Drucker  leiten,
fordert CheckIt Sie auf, einen Namen für das Protokoll einzugeben.  Diesen
schreibt es in die ersten  Zeilen des Protokolls. Sie können  zum Beispiel
eingeben,  welcher  Rechner  getestet  wurde  oder welche Fehler ermittelt
werden sollten.

                   Systemdaten-Berichte speichern (F2)
                   -----------------------------------

Wird das Testprotokoll in eine  Datei geschrieben oder über einen  Drucker
ausgegeben,   kann   mit   der   Funktionstaste  [F2]  eine   Kopie  jedes
Systemdatenberichts an dieses Protokoll angefügt werden.
END.

HELP:show_activity_log:Testprotokoll

Dieses  Testprotokoll   zeigt  die   Ergebnisse  des   bzw.  der   zuletzt
durchgeführten Tests. Die Umleitung des Testprotokolls in  eine Datei oder
zum Drucker ermöglicht die Archivierung der ermittelten Daten. Das Feld im
oberen  Abschnitt  des  Protokolls  zeigt  die  Gesamtzahl der ermittelten
Fehler.

Mit  den  Pfeiltasten  können  Sie  sich  das  gesamte  Protokoll  auf dem
Bildschirm anzeigen lassen. Mit RETURN verlassen Sie die Protokollanzeige.
END.

HELP:test_sysbd:Test der Hauptplatine
Dieser  Test  überprüft  die  Zentraleinheit  (CPU), den Koprozessor (NPU)
sowie die DMA- und Interrupt-Kontroller.

CPU             CheckIt  testet die allgemeinen Funktionen  der CPU    und
                sucht außerdem gezielt nach häufig auftretenden Problemen.
                Wird  in  diesem   Testabschnitt  ein  Fehler   ermittelt,
                sollten Sie Ihre CPU sofort ersetzen.

Protected Mode  80286- oder 80386-Prozessor werden daraufhin getestet,  ob
                sie    im    Protected    Mode    einwandfrei    arbeiten.
                Betriebssysteme wie OS/2 und Xenix verwenden diesen  Modus
                häufig.  Darüber  hinaus  muß  bei  jedem  Zugriff auf den
                Erweiterungsspeicher in  diesen Modus umgeschaltet werden.

NPU             Wenn Sie einen mathematischen Koprozessor (z.B. den  8087)
                installiert  haben,  werden   sowohl  einfache  als   auch
                komplexe mathematische Funktionen getestet.

DMA-Kontroller  Dieser Test prüft den DMA-Kontroller. Dieser Chip  steuert
                den  Datenaustausch  zwischen  dem  Speicher  und  anderen
                Einheiten.  Bei  AT-  und  386er-Rechnern  wird  auch  der
                zweite DMA-Kontroller getestet.

Interrupt-      Dieser Test prüft den Interrupt-Kontroller Ihres Rechners.
Kontroller      (Bei  AT-  und  386er   Rechnern  wird  auch  der   zweite
                Kontroller   getestet.)   Dieser   Chip   unterbricht   in
                bestimmten Fällen  die Arbeit  der CPU.  Der 8259A  sendet
                beispielsweise jedesmal ein Interrupt, wenn Sie eine Taste
                drücken.
END.

HELP:test_prn:Druckertest
Während dieses Tests wird eine Reihe von Testmustern ausgedruckt.  Dadurch
können Kabel- und Konfigurationsprobleme von IBM-, Epson-, HPLaserjet- und
Standarddruckern gefunden werden.

Sie stellen diesen  Test für Ihren  speziellen Drucker ein,  indem Sie auf
die Aufforderung  "Druckertest starten?"  "Ä" für  "Ändern" eingeben.  Sie
können dann den Druckertyp und den Port für den Test angeben.

Prüfen Sie  nun, ob  der Drucker  eingeschaltet und  Papier eingelegt ist.
Beantworten Sie dann die Aufforderung "Druckertest starten?" mit "J".

Sämtliche Tests  werden zusammenhängend  ausgedruckt. Daraufhin  zeigt das
Programm  an,  wie  der  Ausdruck   aussehen  soll,  und  fragt,  ob   der
tatsächliche  Ausdruck  der  Vorgabe  entspricht.  Eine  Beschreibung  der
einzelnen  Tests  und  Erläuterungen  dazu,  wie  Probleme gefunden werden
können, finden Sie in Kapitel 18 des Handbuchs.
END.

HELP:test_ser:Test des Seriell-Port
Dieser Test prüft den Seriell-Port. Getestet werden die einzelnen Register
des  seriellen  8250  Kontroller-Chips  sowie  die  Datenübertragung   mit
unterschiedlichen Baudraten.

Obwohl dieser Test auch ohne Prüfschleife durchgeführt werden kann, sollte
der Test nach  Möglichkeit mit einem  entsprechenden Stecker erfolgen,  da
nur dann Daten tatsächlich gesendet und empfangen werden.

Weitere Einzelheiten zu den  Prüfschleifensteckern und diesen Test  finden
Sie in Kapitel 16 des Handbuchs.
END.

HELP:test_par:Test des Parallel-Port
Dieser Test prüft den Parallel-Port.  Er kann ohne oder mit  Prüfschleifen
durchgeführt  werden.  Wenn  der  Test  ohne Prüfschleifenstecker erfolgt,
werden die  internen Register  des Parallel-Ports  auf korrekte Reaktionen
untersucht. Wird ein Prüfschleifenstecker verwendet, werden zusätzlich die
externen Signale und die Datenleitungen getestet.

Weitere Informationen  zu dem  über Prüfschleifenstecker  und diesen  Test
finden Sie in Kapitel 17 des Handbuchs.
END.

HELP:test_flop:Diskettenlaufwerk-Test

Dieser Test erfüllt zwei Anforderungen. Sie können damit:

  * die Funktion Ihres Diskettenlaufwerks überprüfen,

  * eine bestimmte Diskette auf defekte Spuren untersuchen.

HINWEIS: Für den Test eines Diskettenlaufwerks benötigen Sie eine mit  DOS
         formatierte Diskette.

Sie  starten  diesen  Test,  indem  Sie  eine  Diskette in das zu prüfende
Laufwerk einlegen und anschließend RETURN drücken. Wenn die Diskette nicht
entsprechend der  Maximalkapazität des  Laufwerks formatiert  wurde (liegt
z.B. ein 360-Kbyte-Diskette in  einem 1,2-Mbyte-Laufwerk), wird die  Frage
angezeigt, ob die eingelegte Diskette getestet werden soll. Befinden  sich
auf der Diskette Daten, können  Sie entweder eine neue Diskette  einlegen,
den Schreibtest überspringen oder ihn dennoch durchführen.

                         Wahlfrei lesen
                         --------------

In  diesem  Testabschnitt  wird  jede  Spur  der  Diskette  auf Lesbarkeit
geprüft. Da die getesteten  Spuren zufällig ausgewählt werden,  wird dabei
zugleich der Schrittmotor des Laufwerks geprüft. Ermittelte Fehler  werden
im Fehlerfenster angezeigt.

                        Wahlfrei schreiben
                        ------------------

In diesem Testabschnitt  wird untersucht, ob  das Laufwerk Daten  auf eine
Diskette schreiben kann.  Er kann übersprungen  werden, wenn Sie  zum Test
eine Diskette verwenden, auf der sich Daten befinden.

Ein Diskettenlaufwerk oder eine  Diskette kann den Test  aus verschiedenen
Gründen nicht bestehen. Einzelheiten hierzu  finden Sie in Kapitel 13  des
Handbuches.
END.

HELP:test_hard:Festplattentest
Mit diesem Test  überprüfen Sie die  Funktion Ihrer Festplatte.  Die Daten
der Festplatte bleiben dabei erhalten.

Es werden drei verschiedene Lesetests durchgeführt:

                          Linear lesen
                          ------------

Getestet  werden  sämtliche  Zylinder,  beginnend  mit  Zylinder  0.  Alle
Zylinder werden der Reihe nach bis zum letzten Zylinder auf der Festplatte
untersucht. Dieser Durchgang prüft, ob alle Daten in diesem einfachen Test
lesbar sind.

                        Sprungweise lesen
                        -----------------

Auch  dieser  Test  prüft  sämtliche  Zylinder.  Dabei  Test werden jedoch
abwechselnd die äußeren und  inneren Zylinder gelesen. Hierdurch  wird der
Positioniermechanismus  der  Festplatte  unter  ungünstigsten  Bedingungen
geprüft.

                         Wahlfrei lesen
                         --------------

Dieser Test eignet sich  wie der vorherige Test  dazu, Positionierprobleme
der  Schreib/Lese-Köpfe  zu   ermitteln.  Anders  als   beim  Testen   mit
sprungweisem Lesezugriff wird in  diesem Test die Festplattenaktivität  so
nachgebildet, wie sie in der Praxis vorkommt.

                          Fehlerdeutung
                          -------------

Wenn CheckIt  einen Fehler  entdeckt, wird  eine entsprechende  Meldung im
Fehlerfenster des  Bildschirms und  in der  Hinweisspalte eine Erläuterung
dazu  eingeblendet.  Es  können  eine  Reihe verschiedenen Fehlermeldungen
angezeigt werden. Einige  sind ernst zu  nehmen, während andere  lediglich
der Information dienen. Ein vollständige Liste der Fehlermeldungen  finden
Sie in Kapitel 12 des Handbuches.
END.

HELP:test_video:Bildschirmtest
Mit diesem Test  können Sie das  Bildschirmsystem prüfen. Dieser  Test hat
drei Teile:

                               Video-RAM
                               ---------

In   diesem   Testabschnitt   wird   der   Bildschirmspeicher   und    die
Seitenwechsel-Hardware geprüft. Da während  des Tests beliebige Daten  auf
dem  Bildschirm  erscheinen,  wird  vor  Beginn ein entsprechender Hinweis
eingeblendet. Der Test schließt automatisch ab.

                                Textmodi
                                --------

In diesem  Testabschnitt werden  sämtliche auf  Ihrem Rechner  verfügbaren
Textmodi  geprüft.  Da  das  Bestehen  oder Nichtbestehen dieser Tests vom
Aussehen  des  Bildschirms  abhängt,  müssen  SIE entscheiden, ob ein Test
bestanden wurde oder nicht.

Jede Phase dieses Testabschnitts besteht aus mehreren  Bildschirmanzeigen.
Am oberen Rand jeder  Anzeige wird jeweils der  Titel, die Nummer und  der
Modus des aktuellen Tests  eingeblendet. Daran können Sie  ablesen, welche
Testphase erreicht ist.

HINWEIS: Beachten  Sie, daß  Sie mit  ESC einzelne  Testschritte oder  den
         gesamten Test abbrechen können.

                               Grafikmodi
                               ----------

In  diesem  Testabschnitt  werden  alle  auf  Ihrem  Rechner   verfügbaren
Grafikmodi  geprüft.  Der  Testanfang  hängt   von  der  in  Ihrem   Gerät
installierten  Bildschirmkarte  ab.  Wie  im  Fall der Textmodi müssen SIE
entscheiden, ob ein Test bestanden wurde oder nicht.

               Wenn der Bildschirm leer oder unlesbar ist ...

Eventuell unterstützt Ihre  Bildschirmkarte einige Darstellungsmodi  nicht
voll.  Drücken  Sie  in  diesem  Fall  "N"  und  anschließend  RETURN. Der
Bildschirm  wird  dann  als  fehlerhaft  markiert.  Das  während des Tests
aufgezeichnete Protokoll  gibt Auskunft  darüber, welche  Darstellungsmodi
nicht richtig funktioniert haben.
END.

HELP:test_kbd:Tastaturtest
Mit  diesem  Test  prüfen  Sie  die  Funktion der einzelnen Tasten und der
Tastatur-LEDs.

Der  Test  unterstützt  drei   Tastaturtypen:  PC-,  AT-  und   erweiterte
Tastaturen  (Multifunktionstastaturen).  Wählen  Sie  die an Ihren Rechner
angeschlossene  Tastatur  mit   den  Pfeiltasten  aus.   Wenn  Sie   Ihren
Tastaturtyp nicht bestimmen können, vergleichen Sie Ihre Tastatur mit  der
Darstellung  auf  dem  Bildschirm  und  wählen  Sie den Typ aus, der Ihrer
Tastatur am nächsten kommt.

                            Einzeltastentest
                            ----------------

In diesem Testabschnitt  kann jede Einzeltaste  geprüft werden. Wenn  alle
Tasten   getestet   wurden,   geht   CheckIt   automatisch   zum  nächsten
Testabschnitt über.  Funktionieren einzelne  Tasten nicht  oder wollen Sie
nur bestimmte Tasten testen, drücken Sie dreimal eine beliebige Taste. Sie
haben dann die Möglichkeit, bestehende Probleme zu protokollieren.

                Test der automatischen Wiederholfunktion
                ----------------------------------------

Dieser Teil  des Tests  prüft, ob  die automatische  Wiederholfunktion der
Tastatur richtig  arbeitet. Dies  ist vom  wiederholten Drücken  derselben
Taste zu unterscheiden.

                         Test der Tastatur-LEDs
                         ----------------------

Wenn Sie eine erweiterte  oder eine AT-Tastatur testen,  werden zusätzlich
die Tastatur-LEDs  überprüft. Die  LEDs der  Tastatur sollten gleichzeitig
mit denen in der Bildschirmdarstellung aufleuchten.

Weitere Informationen zum Auffinden  und Beheben von Problemen  finden Sie
in Kapitel 20.
END.

HELP:test_joy:Joystick-Test
Wenn Sie einen Joystick an  Ihren Rechner angeschlossen haben, können  Sie
mit diesem Test überprüfen, ob  dieser korrekt zentriert ist und  ob seine
Tasten funktionieren.

                         Den Joystick zentrieren
                         -----------------------

Bewegen Sie hierzu  den Hebel des  Joysticks ganz nach  oben, unten, links
und rechts. Hierdurch werden die Minimal- und Maximalwerte für die X-  und
Y-Achsen ermittelt.

Anschließend  ist   der  Joystick   zu  zentrieren.   Der  Cursor   sollte
bewegungslos in der Mitte des Feldes stehen. Wenn dies nicht der Fall ist,
korrigieren Sie dies mit  Hilfe der Feineinstellung des  Joysticks. Dieser
ist daraufhin korrekt ausgerichtet.
END.

HELP:test_mouse:Maustest
Mit  diesem   Test  können   Sie  die   Funktion  einer   an  Ihr   System
angeschlossenen Maus überprüfen. Dieser Test kann nur durchgeführt werden,
wenn der Maustreiber installiert ist.

Der Test prüft die Beweglichkeit der Maus und die Funktion der Maustasten.

Wenn Sie ein Problem finden, können  Sie mit ESC den Test (oder  nur einen
Testabschnitt) abbrechen. Sie erhalten dann die Möglichkeit, den Fehler zu
protokollieren.
END.

HELP:test_clock:Uhr/Kalender-Test
Wenn Ihr  System über  eine Echtzeituhr  verfügt, können  Sie mit  CheckIt
überprüfen,  ob  diese  korrekt  eingestellt  ist  und  richtig  geht. Die
folgenden Tests können durchgeführt werden:

             Vergleich der Angaben von Echtzeit- und DOS-Uhr
             -----------------------------------------------

Geprüft wird, ob sich die beiden Zeitangaben in etwa entsprechen. Sind die
beiden Werte nicht  identisch, wird ihre  Differenz in der  entsprechenden
Zeile in Klammern angegeben.  Da Abweichungen von wenigen  Sekunden normal
sind, wird darauf nicht hingewiesen.

                  Vergleich von Echtzeit- und DOS-Datum
                  -------------------------------------

Beide Werte müssen identisch sein.

                  Test der Weckfunktion der Echtzeituhr
                  -------------------------------------

Ist in Ihrem Rechner eine standardmäßige AT-CMOS-Uhr eingebaut (wie in den
meisten AT und 386er-Rechnern), wird zusätzlich die Weckfunktion getestet.
Wenn das Wecksignal  nicht zur eingestellten  Zeit gegeben wird,  gilt der
Test  als  nicht  bestanden.  Von  einigen Kompatiblen wird diese Funktion
nicht unterstützt. In diesen Fällen zeigt ein Nichtbestehen des Tests  nur
ein kleineres Kompatibilitätsproblem an.

                             Gleichlauftest
                             --------------

Abschließend  testet  CheckIt  (unabhängig  von  deren  Zeitdifferenz) den
Gleichlauf  der  beiden  Uhren.  Beträgt  der  Unterschied  mehr  als  den
Bruchteil einer Sekunde, wird dies als Fehler gemeldet.

Ein Fehler in diesem Testteil bedeutet im allgemeinen, daß die Echtzeituhr
neue Batterien benötigt.

Weitere  Informationen  zur  Echtzeituhr  finden  Sie  in  Kapitel  15 des
Handbuches.
END.

HELP:test_mem:Arbeitsspeichertest
Mit diesem Test können Sie den Speicher Ihres Rechners prüfen. Die  Felder
auf der  linken Bildschirmseite  repräsentieren den  Haupt-, Erweiterungs-
und Expansionsspeicher. Der für den Test ausgewählte Bereich erscheint  in
invertierter Darstellung.

                        Ändern der Standardwerte
                        ------------------------

Rechts von den Feldern werden  die Testparameter angezeigt. Wenn Sie  eine
der   Einstellungen   verändern   wollen,   beantworten   Sie   die  Frage
"Speichertest  starten?"  mit  "Ä"  und  drücken  Sie  RETURN. Zusätzliche
Hilfstexte erklären, wie die einzelnen Felder zu konfigurieren sind.

                        Den Speichertest starten
                        ------------------------

Sie starten den Speichertest, indem Sie die Frage "Speichertest  starten?"
mit "J" beantworten und RETURN drücken.

                        Testen der Programmpuffer
                        -------------------------

Da  der  Speichertest  ohne  Datenverlust  ausgeführt wird, müssen Sie den
Originalinhalt jedes getesteten Speicherbereichs zunächst sichern und dann
wiederherstellen. CheckIt beginnt den Test mit der Überprüfung des  hierzu
verwendeten Speicherbereichs.

                            Hauptspeichertest
                            -----------------

Im   Anschluß   daran   wird   der   ausgewählte  Hauptspeicher  getestet,
einschließlich des von DOS,  CheckIt oder einem anderen  Programm belegten
Speicherplatzes.  Wenn  CheckIt  auf  einen  Fehler trifft, wird neben dem
Prüffeld  "NEGATIV"  angezeigt  und   der  Fehler  in  das   Testprotokoll
aufgenommen.

                        Erweiterungsspeichertest
                        ------------------------

Als nächstes wird der ausgewählte Erweiterungsspeicher getestet. Wie  beim
Hauptspeichertest  wird  bei  auftauchenden  Fehlern der Hinweis "NEGATIV"
angezeigt   und   die   betreffende   Speicherposition   im  Testprotokoll
verzeichnet.

                         Expansionsspeichertest
                         ----------------------

Im Anschluß  wird der  ausgewählte Expansionsspeicher  getestet. Fehler in
diesem Testabschnitt werden  auf die gleiche  Weise angezeigt wie  bei den
übrigen beiden Speichertests.

                      Test der hohen Adreßbereiche
                      ----------------------------

Der  für  den  Test  ausgewählte  Speicher  wird  daraufhin  überprüft, ob
Probleme  durch  eine  falsche  Chipgröße,  verbogene  oder   abgebrochene
Anschlußpins bzw. andere Adressierungsprobleme verursacht werden, die sich
auf ein entferntes Byte auswirken.

HINWEIS: Eine  optimale  Testaussage  erhalten  Sie,  wenn  Sie in  diesem
         Schritt den gesamten installierten Speicher überprüfen.

                             Fehlerbehebung
                             --------------

Wenn im Verlauf der Speichertests Fehler gemeldet werden, muß zunächst der
defekte  Chip   bestimmt  werden.   Dies   läßt   sich  mit   der   Option
"RAM-Chiplayout ermitteln"  aus  dem  Menü "Dienste"  erreichen. Wenn  der
Speichertest soeben erst beendet wurde, wird die gesuchte Information beim
Aufruf der Option bereits  angezeigt. Weitere Informationen zur  Erkennung
defekter RAM-Chips finden Sie in Kapitel 24.

Ausführliche Erläuterungen zu den Bildschirmmeldungen und weitere Hinweise
zum Speichertest und  zur Fehlerbeseitigung finden  Sie in Kapitel  11 des
Handbuchs.
END.

HELP:log_printer:Testprotokoll zum Drucker
Das Protokollausgabe ist so  voreingestellt,  daß  die  Testergebnisse und
Systemdatenberichte über den Drucker ausgegeben werden. Da es sich hierbei
um den ersten  Ausdruck handelt, weiß  das Programm nicht,  ob der Drucker
betriebsbereit und ob genügend Papier eingelegt ist.

Vergewissern Sie  sich, daß  der Drucker  angeschlossen, eingeschaltet und
betriebsbereit ist und daß  der Papiervorrat ausreichend ist.  Sie starten
dann  den  Ausdruck  des  Testprotokolls,  indem  Sie eine beliebige Taste
drücken.
END.

HELP:log_graphics:Grafikprotokoll
CheckIt kann  Daten auf  zweierlei Weise  an die  Protokolleinheit senden.
Verwenden Sie  einen Drucker,  der IBM-Grafiksonderzeichen  umsetzen kann,
wählen Sie für diese Option EIN. Sie erhalten dann in der Regel Protokolle
und Ausdrucke von hoher Qualität.

Verwenden Sie  einen anderen  Druckertyp, so  wählen Sie  für diese Option
AUS. CheckIt setzt  dann alle Sonderzeichen  in die ASCII-Zeichen  um, die
diesen Sonderzeichen am ähnlichsten sind.

HELP:ram_locate:RAM-Chiplayout ermitteln
Mit dieser Option können  Sie einen defekten Speicherchip  ermitteln. Dazu
wird  ein  Bild  der  Speicherkarte  angezeigt,  in  dem  der defekte Chip
gekennzeichnet ist.

HINWEIS:  Vor  dem  Aufruf  dieser  Funktion  müssen  Sie  das  Layout der
          Speicherkarte   mit   der   Option   "Layoutdaten eingeben"  aus
          dem  Menü  "Dienste"   definiert  haben.  Weitere  Informationen
          hierzu  finden Sie  in Kapitel 25 des Handbuchs.

                      Adreß- und Bitdaten eingeben
                      ----------------------------

Bei  der  Anzeige  von  Speicherfehlern  zeigt  CheckIt eine sechsstellige
Hexadezimaladresse an, hinter der  die fehlerhaften Bits aufgeführt  sind.
Damit CheckIt die defekten Chips ermitteln kann, müssen diese Daten in den
ersten  Bildschirm  eingegeben  werden.  Unmittelbar  nach  dem Ablauf des
Speichertests sind  diese Daten  bereits eingetragen.  Ansonsten geben Sie
"Ä", anschließend RETURN ein und tragen die Daten selbst ein. Beachten Sie
dabei,  daß  vor  Expansionsspeicheradressen  "EMS:"  anzugeben  ist.  Der
Eingabebildschirm kann mit ESC verlassen werden.

Wenn Sie die  Adreßdaten vollständig angegeben  haben, können Sie  mit der
Ermittlung der defekten Chips beginnen.  Hierzu können Sie eines von  zwei
Verfahren auswählen: den einfachen oder den erweiterten Dialog.

                    Normaler Dialog (Chips ermitteln)
                   ----------------------------------

Dieses Verfahren eignet  sich für Anwender,  die nicht allzu  viele Fragen
beantworten möchten, wie zum  Beispiel: "Parität rechts?" und "Reihenfolge
umgekehrt?",  und die  dennoch die  Lage fehlerhafter  Chips so genau  wie
möglich ermitteln möchten.

Sie wählen den normalen Dialog, indem Sie "N" eingeben und RETURN drücken.
Ihnen  werden  dann  eine  Reihe  von  Fragen gestellt, die immer genauere
Informationen  zum  Layout  der  Speicherchips  in Ihrem Rechner abfragen.
CheckIt wertet Ihre Antworten aus und zieht Rückschlüsse auf die Lage  der
Chips.  Je  mehr  Informationen  Sie  eingeben,  desto  konkreter wird die
angezeigte und mit jeder Antwort aktualisierte Information am  Bildschirm.
Können Sie weitere  Fragen nicht beantworten,  beenden Sie den  Dialog und
lassen Sie sich mit [F2] die aktuellen Rückschlüsse ausdrucken.

HINWEIS: Sie können  den normalen Dialog  verwenden, um die  grundlegenden
         Angaben zu machen  und die übrigen  Fragen im erweiterten  Dialog
         beantworten.

                  Erweiterter Dialog (Chips ermitteln)
                  ------------------------------------

Dieses  Verfahren  eignet  sich  für  Anwender,  die genau wissen, wie die
Speicherplatinen in  Ihrem Rechner  angeordnet sind,  und genau  ermitteln
möchten, welcher Chip fehlerhaft ist.

Sie  wählen  den  erweiterten  Dialog,  indem  Sie "E" eingeben und RETURN
drücken. Der  Bildschirm zeigt  dann eine  Speicherkartenübersicht, in der
Sie die Speicherkarten  für Ihr System  angeben können. Sind  Ihre Angaben
vollständig,  können  Sie sich mit [F2] eine Kopie  ausdrucken lassen, die
die Platinen mit fehlerhaften Chips anzeigen.
END.

HELP:ram_summary:Ergebnisse
An  diesem  Bildschirm  können  Sie  die  Angaben  zu  jeder Speicherkarte
durchsehen  und  gegebenenfalls  ändern,  bevor Sie versuchen, fehlerhafte
Chips zu ermitteln. Sind Sie mit Ihren Angaben zufrieden, starten Sie  die
Suche  nach  fehlerhaften  Chips,  indem  Sie  "F" und anschließend RETURN
drücken.

                         Speicherkartenübersicht
                         -----------------------

Der   erste   Bildschirm   zeigt   eine   Übersicht   aller    definierten
Speicherkarten. Sie können sich von  hier aus jede dieser Karten  anzeigen
lassen und verändern.

Anzeigen        Mit dieser Option blenden Sie eine vergrößerte Darstellung
                der ausgewählten  Karte ein.  Wenn am  oberen oder unteren
                Rand der Karte das  Wort "WEITER" aufgezeigt wird,  können
                Sie mit den  Pfeiltasten AUF und  AB die übrigen  Bereiche
                der Karte  auf den  Bildschirm holen.  Mit den Pfeiltasten
                LINKS und  RECHTS lassen  sich angrenzende  Speicherkarten
                anzeigen.

Ändern          Mit dieser Option  können Sie eine neue  Karte  definieren
                oder  eine  vorhandene  Definition  ändern.  Zu jedem Feld
                steht ein Hilfetext  zur Verfügung. Weitere  Informationen
                hierzu finden  Sie in  Kapitel 25 des Handbuchs.  Dort ist
                außerdem  beschrieben,  wie  einige  Spezialfälle  bei der
                Definition von Speicherkarten zu handhaben sind.

HINWEIS:        Einige  der  für  die  Definition benötigten Informationen
                sind sehr technisch.  Es ist daher  von Vorteil, wenn  Sie
                während der Definition die Speicherkarte selbst  verfügbar
                haben.

Löschen         Mit dieser Option können Sie die Konfigurationsdaten   für
                die ausgewählte Speicherkarte löschen.

Fehlerhafte     Mit  dieser Option können Sie sich die  Speicherkarten und
Chips ermit-    fehlerhaften Chips entsprechend Ihrer Definition  anzeigen
teln            lassen.

END.

HELP:ram_find:Fehlerhafte Chips
Dieser Bildschirm zeigt, welche Chips auf der Platine ausgetauscht  werden
müssen.

                       Anzeige fehlerhafter Chips
                       --------------------------

FEHLERHAFTE CHIPS       Diese Chips sind eindeutig von CheckIt als  defekt
                        ermittelt worden und sollten ausgetauscht  werden.
                        Am  Bildschirm  werden  diese  Chips  rot blinkend
                        dargestellt und wie folgt gekennzeichnet: "=>".

EVENTUELL DEFEKTE       Diese Chips wurden als problematisch   eingestuft,
CHIPS                   d.h.  mindestens einer der gekennzeichneten  Chips
                        ist defekt. Diese  Art der Fehleranzeige  wird für
                        den Erweiterungsspeicher verwendet. Am  Bildschirm
                        werden diese Chips  rot  blinkend dargestellt  und
                        wie folgt markiert: "?>". Um den defekten Chip  zu
                        ermitteln,   müssen   Sie   die   Chips    einzeln
                        austauschen und den  Test so oft  wiederholen, bis
                        er ohne Fehlermeldung  abschließt. Wenn Ihre  Zeit
                        kostbarer als Ihr  Geld ist, können  Sie natürlich
                        auch   sämtliche    als   möglicherweise    defekt
                        markierten Chips austauschen.

Kann die Speicherkarte aufgrund ihrer Größe nicht vollständig eingeblendet
werden, erscheint am oberen bzw. unteren Bildschirmrand das Wort "WEITER".
Mit den Pfeiltasten AUF bzw. AB können Sie die restlichen Chips der  Karte
anzeigen.

Wurden   mehrere   Speicherkarten   beanstandet,   erscheint   am   oberen
Bildschirmrand  der  Hinweis  "Nächste Platine". Mit den Pfeiltasten LINKS
und RECHTS können Sie dann die übrigen Speicherkarten einsehen.

Mit  der  Funktionstaste [F2] können  Sie  die  Darstellung  der   aktuell
angezeigten Speicherkarte in das Testprotokoll kopieren lassen.

                       Ungültige Speicheradressen
                       --------------------------

Wenn Sie eine  Adresse angegeben haben,  die auf keiner  der installierten
Speicherkarten  existiert,  wird  eine  Meldung  eingeblendet. Diese weist
darauf hin, daß an dieser Adresse kein Chip gefunden werden kann.

Gehen Sie zur Speicherkartenübersicht zurück und ändern Sie die Definition
des Chip-Layout, bis diese Meldung nicht mehr angezeigt wird.
END.

HELP:ram_setup:Layoutdaten eingeben
Mit dieser  Option definieren  Sie das  physikalische Layout  der in Ihrem
Rechner installierten Speicherkarten.  Diese Definition muß  erfolgt sein,
bevor Sie einen fehlerhaften Chip zu ermitteln.

HINWEIS: Einige  der bei  der Definition  einer Speicherkarte anzugebenden
         Daten sind technischer Natur. Sie sollten daher nach  Möglichkeit
         das Handbuch der Karte oder  diese  selbst parat haben,  wenn Sie
         diese Angaben machen.

                         Speicherkartenübersicht
                         -----------------------

Der   erste   Bildschirm   zeigt   eine   Übersicht   aller    definierten
Speicherkarten. Sie können sich von  hier aus jede dieser Karten  anzeigen
lassen und verändern.

Anzeigen        Mit dieser Option blenden Sie eine vergrößerte Darstellung
                der ausgewählten  Karte ein.  Wenn am  oberen oder unteren
                Rand der Karte das  Wort "WEITER" aufgezeigt wird,  können
                Sie mit den  Pfeiltasten AUF und  AB die übrigen  Bereiche
                der Karte  auf den  Bildschirm holen.  Mit den Pfeiltasten
                LINKS und  RECHTS lassen  sich angrenzende  Speicherkarten
                anzeigen.

Ändern          Mit dieser Option  können Sie eine neue  Karte  definieren
                oder  eine  vorhandene  Definition  ändern.  Zu jedem Feld
                steht ein Hilfetext  zur Verfügung. Weitere  Informationen
                hierzu finden Sie  auch in Kapitel 25 des Handbuchs.  Dort
                finden Sie außerdem Hinweise dazu, wie einige Spezialfälle
                bei der  Definition von  Speicherkarten zu handhaben sind.

Löschen         Mit dieser Option können Sie die Konfigurationsdaten   für
                die ausgewählte Speicherkarte löschen.

END.

HELP:register_user:Benutzerregistrierung
Bevor Sie  mit CheckIt  arbeiten können,  müssen Sie  Ihren Namen  und die
Seriennummer  in  die  entsprechenden  Zeilen   des  Begrüßungsbildschirms
eintragen.

Diese Informationen werden bei jedem Aufruf des Programms angezeigt und zu
Beginn eines Testprotokolls ausgedruckt.
END.

HELP:memmap_base:Hauptspeicherbelegung
Dieser Bildschirm zeigt die  Speicherbelegung des ersten Megabyte  (0K bis
1024K)  an.  Dazu  gehören  der  Hauptspeicher  (0K  bis  640K)  und   der
reservierte Bereich (640K bis 1MB).  Der obere Teil des Bildschirms  zeigt
die  Speicherbelegung  grafisch  an,  während  im unteren Teil die gleiche
Information in einer Liste wiedergegeben wird.

Jedes  am  Bildschirm  gezeigte  Objekt  ist  durch  ein  eigenes   Kürzel
gekennzeichnet.   Die   nachstehende   Liste   erläutert   diese   Kürzel.
Weitergehende Informationen hierzu finden Sie in Ihrem Handbuch.

I    Interrupt-Vektoren. Dieser Bereich informiert Sie über die 256
     Interrupts für Hard- und Software.

P    Programme. In diesem Bereich befinden sich DOS, CheckIt,
     speicherresidente Programme und die residenten Geräte.

F    Frei. Dies ist der DOS-Speicher, der zur Zeit frei ist.

B    Erweiterter BIOS-Datenbereich. Dieser Speicherabschnitt (er befindet
     sich in der Regel im oberen Bereich des DOS-Speichers) wird vom BIOS
     eingestellt und von OS/2 verwendet.

V    Video-RAM. Dieser Adreßbereich ist von Ihrer Bildschirmkarte belegt.

R    ROM. Hierbei kann es  sich um einen ROM-Adapter  oder das System-ROM
     handeln.

-    Unbenutzt. Dieser Bereich  wird  zur Zeit weder vom RAM, ROM oder zu
     anderen Zwecken

E    EMS-Fenster. An  dieser  Stelle befindet  sich das  EMS-Fenster.  Es
     beansprucht in der Regel 64K.

H    Hi-RAM.   CheckIt  hat   in   diesem  adressierten    Speicherbereich
     Arbeitsspeicher ermittelt, kann jedoch nicht feststellen, wozu dieser
     Speicher verwendet  wird.

    Zugewiesener Arbeitsspeicher. Eine Raute  oberhalb  eines Buchstabens
     kennzeichnet  den  Speicher als  verfügbaren  Expansionsspeicher.  Der
     EMS-Seitenrahmen kann immer zugewiesen  werden. Ebenso ermöglichen es 
     einige EMS-Implementierungen, bestimmten  Programmen,  wie  zum  Bei-
     spiel  DESQview  oder  Windows, DOS-Speicher zuzuweisen.

                        Weitere Details anzeigen
                        ------------------------

Sie  können  zu  jeder  aufgelisteten  Position  weitere  Details abrufen.
Markieren Sie die Position mit den Pfeiltasten und drücken Sie RETURN.  Es
öffnet sich dann  ein Fenster, das  weitere Informationen ausgibt.  Mit F2
können Sie diese  Informationen zum eingestellten  Geräteprotokoll senden.
END.

HELP:memmap_int:Interrupt-Vektoren
Dieser Bildschirm zeigt die Interrupts, die von der installierten Software
verwendet   werden.   Diese   Liste   hilft   Ihnen,   die   Ursache   von
Software-Kollisionen  zu  ermitteln,  insbesondere  dann,  wenn  diese von
TSR-oder anderen residenten Programmen hervorgerufen werden.

Der Bildschirm gliedert sich in folgende Spalten:

INT             Diese Spalte listet die beschriebenen Interrupts auf.

Allg.           Diese Spalte beschreibt, wofür der  Interrupt   gewöhnlich
Funktion        verwendet  wird.   Sie  sehen,  daß   einige    Interrupts
                speziellen Zwecken dienen, während andere als "reserviert"
                gekennzeichnet  sind   oder  von   einer  oder    mehreren
                allgemeinen  Anwendungen  belegt  sind. 

HINWEIS:        Beachten Sie,  daß in  dieser Spalte  nicht  die  aktuelle
                Verwendungsweise  der   Interrupts,  sondern   nur   seine
                typische beschrieben ist.

Adresse         Diese Spalte zeigt, die Adresse, auf die der Vektor zeigt.
                Es sind die Werte des hexadezimalen Segments bzw. des
                Offsets angegeben.

Zeigt auf       Diese Spalte zeigt, wohin der Vektor gerade zeigt. In  der
                Regel  wird  er  auf  ein  Bestandteil des Betriebssystems
                zeigen, wie zum Beispiel das System-ROM, den DOS-Kern oder
                COMMAND.COM. Es ist  jedoch auch möglich,  daß er auf  ein
                TSR oder einen Gerätetreiber zeigt.

Lesen Sie in Ihrem Handbuch nach, wie die gezeigten Informationen und  die
Interrupts allgemein zu verstehen sind.
END.

HELP:memmap_tsr:Programme
Diese  Liste  zeigt,  wieviel  Speicher  ein residentes Programm (darunter
CheckIt)  belegt.  Beachten  Sie,  daß  einige  Programme ebenso Daten und
Umgebungsblocks   zuweisen.    Vergessen   Sie    nicht,   diese    Blöcke
miteinzubeziehen,  wenn  Sie  ermitteln,  wieviel  Speicher  ein  Programm
belegt.

Möchten  Sie  weiteren  DOS-Speicher zur  Verfügung haben, lesen  Sie  die
entsprechenden Informationen in Ihrem Handbuch.
END.

HELP:memmap_nothing:<unbenutzt>
Auf  diese  Weise  gekennzeichnete  Adressen  sind  zur Zeit nicht belegt.
Abhängig  von  Ihrem  System  können  diese  Bereiche  von ROM-Modulen von
Erweiterungskarten, EMS-Hardware oder von Hi-RAM benutzt werden.


                      Arbeitsspeicher neu zuordnen
                      ----------------------------

Kann Ihr System hardwaremäßig Speicher  neu zuordnen (wie dies beim  80386
oder 80486 der Fall ist), so ist es zum Beispiel mit Programmen wie 386MAX
oder QEMM  möglich, Arbeitsspeicher  in diesen  Bereichen zu  belegen. Sie
können dann einige der residenten Programme dorthin auslagern und so Ihren
DOS-Speicher für Anwendungsprogramme freihalten.
END.

HELP:MEMMAP_HIRAM:Hi-RAM
Dieser   Bereich   enthält   eine   RAM-Zuweisung,   die   CheckIt   nicht
interpretieren kann. Folgendes können die Gründe sein:

1. Einige   nicht    standardmäßige    Bildschirmkarten   stellen     mehr
   Bildschirmspeicher bereit, als CheckIt erwartet.

2. Einige Erweiterungskarten verfügen über speziellen Arbeitsspeicher, der
   als Datenpuffer dient oder anderen besonderen Aufgaben vorbehalten ist.
   Dies trifft zum Beispiel auf LAN-Karten zu.

Weitere Ursachen für diese Meldung lesen Sie in Ihrem Handbuch nach.
END.

HELP:memmap_ebios:EBIOS-Datenbereich
Der erweiterte  BIOS-(EBIOS-)Datenbereich wird  beim Systemstart  vom BIOS
eingestellt  und  OS/2  oder  anderen  Multitasking-Betriebssystemen   zur
Verfügung gestellt. Dieser Speicher (ca. 1K)  wird vom oberen  RAM-Bereich
genommen und ist für DOS  nicht verfügbar. Daher melden manche  Protokolle
anstelle von 640K nur 639K Hauptspeicher.
END.

HELP:memmap_vram:Video-RAM
Dieser Adreßbereich wird  von der Bildschirmkarte  verwendet, um Text  und
Grafiken anzuzeigen.

Eine  Bildschirmkarten  verwenden  für  die verschiedenen Darstellungsmodi
unterschiedliche  Speicherbereiche.  Der  allgemeine  Bericht  zeigt   den
gesamten  Bereich,  während  der  ausführliche  Bericht wiedergibt, welche
Bereiche für welchen Darstellungsmodus verwendet werden.
END.

HELP:memmap_available:Freier DOS-Speicher
Dies  ist  der  DOS-Speicher,  der  derzeit  nicht  von anderen Programmen
belegt wird. Er ist für Anwendungen und TSR-Programme verfügbar.

BEACHTEN SIE: CheckIt  versteht  sich   selbst als  eines der im  Speicher
              befindlichen  Programme.  Möchten  Sie  also  den   gesamten
              verfügbaren  DOS-Speicher  ermitteln,  so  ziehen  Sie   den
              Arbeitsspeicher ab, den CheckIt belegt.
END.

HELP:memmap_rom:ROM
Dieser Bereich enthält einen ROM (Nur-Lese-Speicher) ROM-Bausteine  werden
für das  BIOS des  Hauptsystems, der  Festplatte, des  Bildschirmspeichers
usw. verwendet. Findet CheckIt eine Copyright-Vermerk, so zeigt er ihn an.
Im anderen Fall werden die erste Byte dieses Bereichs angezeigt, damit Sie
es einfacher haben, die Verwendungsweise des ROM festzustellen.
END.

HELP:memmap_ems:EMS-Seitenrahmen
Dies  ist  der  Bereich,  in  dem  der  Expansionsspeicher  sich  mit  der
"Außenwelt" berührt.  In der  Regel haben  Sie auf  diesen Bereich  keinen
Zugriff, da er sich in einem separaten Adressierungsbereich befindet.  Der
Seitenrahmen   "öffnet"    ein    Fenster,   durch    daß    Sie    diesen
Adressierungsbereich  "sehen"  können  und  Anwendungen  Daten sichern und
wiederherstellen können. Der Seitenrahmen ist mit einem Buch vergleichbar,
bei dem  Sie eine  bestimmte Seite  aufschlagen, um  Sie zu  lesen oder zu
beschreiben.  Alle  anderen  Seiten  sind  vor  Ihren Blicken "versteckt".
END.

HELP:report_detail:Detaillierter Bericht
Sie können  wahlweise einen  detaillierten, einen  allgemeinen oder  beide
Testberichte   anfordern.   Der    detaillierte   Testbericht   ist    die
Standardeinstellung. Dabei werden die vollständigen Testergebnisse zu  dem
angegebenen Protokollgerät gesendet.  Der allgemeine Testbericht  paßt auf
eine  Seite;  er  enthält  den  Bericht  der  Systemkonfiguration und eine
Zusammenfassung der Ergebnisse jedes Tests.

HINWEIS:  Wenn  Sie  die  Ergebnisse  in  einer  Datei oder einem Ausdruck
protokollieren möchten, prüfen  Sie vor Beginn  der Tests, ob  Sie im Menü
VORGABEN das entsprechende Protokollgerät eingestellt haben.
END.

HELP:custom_heading:Neue Überschrift
An  dieser  Stelle  können  Sie  eine einzeilige Überschrift eingeben, die
zuoberst eines Testprotokolls erscheint. Sie können zum Beispiel eingeben,
auf welchem Rechner  Sie das Protokoll  erstellt haben, welche  Fehler Sie
ermitteln wollten oder eine beliebige andere Information, die Ihnen hilft,
das Protokoll nachträglich entsprechend zuordnen zu können.
END.

HELP:modify_tools:Zusatzprogramme einbinden
Mit dieser  Option können ablauffähige  DOS-Programme in das Menü Dienste
integriert  werden.  Geben Sie dazu zunächst  den Namen des Programms an,
so wie  er im Menü  erscheinen soll,  anschließend den vollständigen Pfad
sowie eventuelle  Aufrufparameter. Ihr Programm kann dann von CheckIt aus
gestartet  werden.  Wird  es  beendet,  erfolgt die Rückkehr zu  CheckIt.
Servicetechniker und Kundendienstmitarbeiter können damit ihre speziellen
Prüf- und Diagnoseroutinen einfügen. Ein eingebundenes Programm läßt sich
bei Bedarf wieder löschen, oder - falls notwendig - können Name, Pfad und
Parameter abgeändert werden.
END.

